Sceau de Georges, apo hypatôn
source date: VIIe siècle 7th C.
edition published: 2024-03-03
language: Grek; Latn; grc; la; grc-Latn; la-Grek
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International - CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Γεωργίου

ἀπὸ ὑπάτων

Γ––Ρ–Ε–

ΠΟ ΥΠ ΤΩΝ

Γεωργίου / ἀπὸ ὑπάτων.

(Seal of) Georgios, apo hypaton.

(Sceau de) Georges, apo hypatôn.

Deux sceaux très proches sont conservés, qui sont de même facture, mais au droit, le E du monogramme a une forme angulaire et les deux bulles sont sans doute un peu plus anciennes [1].

[1]. Métivier, Kayseri - Nigde, p. 68, no 7 ; vente Münz 94 (mai 1998), no 917 (SBS 8, 2003, p. 237).

[...], 200

[...],