Sceau de Héraclite, vicaire ou cubiculaire
source date: VIIe siècle (première moitié). 7th C., first half.
language: Grek; Latn; grc; la; grc-Latn; la-Grek
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International - CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Ἠρακλίτου

βικαρίου[^a1]

[^a1: βικαρίου | κουβικουλαρίου]

–ΡΤ̣––

Β–Ρ––

Ἠρακλίτου / βικαρίου vel κουβικουλαρίου.

(Seal of) Heraklitos, vicarius or cubicularius.

(Sceau de) Héraclite, vicaire ou cubiculaire.

Les monogrammes offrent trop souvent des solutions multiples dont il est difficile de déterminer quelle est la plus pertinente.

[...], 2.53.