Sceau d'Étienne
source date: VIe/VIIe siècle 6th/7th C.
edition published: 2024-03-03
language: Grek; Latn; grc; la; grc-Latn; la-Grek
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International - CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Στεφάνου

Ν––Ο–Τ–Σ––Φ

Στεφάνου.

(Seal of) Stephen.

(Sceau d') Étienne.

I. Koltsida-Makrè a publié un sceau très proche, qui se distingue seulement du nôtre par la forme plus arrondie du Φ [1]. Sur le plomb Zacos – Veglery, no 1206, au même monogramme que le nôtre, la gravure de la Vierge, au long voile, paraît un peu moins frustre.

[1]. Koltsida-Makrè, Μολυβδόβουλλα, no 423.

[...], 341-342

[...],